en	An authentication exception occurred.
und	En autentiseringsfeil har skjedd.

en	Authentication credentials could not be found.
und	Påloggingsinformasjonen kunne ikke bli funnet.

en	Authentication request could not be processed due to a system problem.
und	Autentiserings forespørselen kunne ikke bli prosessert grunnet en system feil.

en	Invalid credentials.
und	Ugyldig påloggingsinformasjonen.

en	Cookie has already been used by someone else.
und	Cookie har allerede blitt brukt av noen andre.

en	Not privileged to request the resource.
und	Ingen tilgang til å be om gitt ressurs.

en	Invalid CSRF token.
und	Ugyldig CSRF token.

en	No authentication provider found to support the authentication token.
und	Ingen autentiserings tilbyder funnet som støtter gitt autentiserings token.

en	No session available, it either timed out or cookies are not enabled.
und	Ingen sesjon tilgjengelig, sesjonen er enten utløpt eller cookies ikke skrudd på.

en	No token could be found.
und	Ingen token kunne bli funnet.

en	Username could not be found.
und	Brukernavn kunne ikke bli funnet.

en	Account has expired.
und	Brukerkonto har utgått.

en	Credentials have expired.
und	Påloggingsinformasjon har utløpt.

en	Account is disabled.
und	Brukerkonto er deaktivert.

en	Account is locked.
und	Brukerkonto er sperret.